1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

1

1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2 -2

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-2

-1

-1

-1

-1

-2

-2

-3

-3

-3

1

1

1

1

-1

-1

-2

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

2

3

3

3

2

1

1

2

3

-1

1

1

-1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

5

5

6

6

-3

-3

-3

-4

-4

-1

-1

-1

-1

1 1 1 1

1

1

-1

-1

-1

-1

-2

-2 -3

-4

2

2

2 3

-2

-2

-3

-4

1

1

1

2

3

1

1

-1

-1

2

-1

2

3

3 4

5

-1

-1

-2

-3

2 1

2

4

4

3

1 -1

3

3

4

-1

4

2

2

3

-1

2

3

4

3

3

4

1

-1

3

3

4

-2

5 6

-3

4

3

-1

2

2

3

2

-1

1

2

-1

-1

2

2

3

3

2

2

-1

-1

-1

-1

-2

-2

-1

-3

-4

2

2

3

4

5

1

6

1

-4

-4

-5 -5

-6

-1

3

3

-1

3

3

1

1

1

2

2

3

34

5

-5 -5

-5

-6

1

1

1

1

1

4

1

1

1 1

1 -4

-4

-4

-4

2

2 3

3

-1

-2

-14 -5

-5

-5

2

-6

-1

2

3

-1

-2

5

6

-1

2

1 2 2

33

1

SST errors (ann) for exper - control

0 90E 180 90W 0

45S

0

45N

-6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

-1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

2

2

1

2

3

4

5

-1

1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-2

-3

1

1

1

1

2

2

3

2

2

4

3

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

-1

-2

2

2

2

2

3

3

4

4

-1

-1

1

2

3

4

-1

-2

-3

-1

-1

-1

2

2

-1

-2

-2

-2

-3

-3 -4

-1

-1

-1

-1

-2

-1

-1

-1

-1

-1

-1-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

2

3

3

4

-1 3

4

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-3

-3

-3

1

-1

-1

-1

-1

-2

-2

-2

-2

-2 -2

-2

-1

-2

-2-2

-3

-3

-3

-3

-4

-4

-4

-5

-5 -5

-6

-6

-4

-4

-2

-2

-2

-3

-4

1

1 2

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

-1

-1

1

1

1

2

1

1

-1

-1

-2

-3

1

1

2

3

-1

-1

-1

-1

-1

-2

-1

-5

-3

-2

-2

-2

-1

-3

-3

-3

-3

-3

-2 2

-1

-1 3

-1

1

2

-1

1

-3

-4

1

1

-4

2

3

3

4

4

5

6

-1

-2

-3

3

2

-1

2

3

4

2

1

-1

1

1

1

-2

-1

-1

-1

1

SST errors (ann) for control - Levitus94

0 90E 180 90W 0

45S

0

45N

-6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

4

4

5

5

1

1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-2

-2

-2

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-2

-2 -2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

1

1 1 1

3

1

-1

-1

-2

-1

-11

-3

-3

-3

-3

-3

-3 -3

-3

-4

-4

-4

-4

-4

-4 -4 -4

-4

-4

2

2

3

3

4

5

6

2

2

2

3

3

1

4

4

56

-3

-5

-5

-6

1

-3

-3 -3

1

1

2

2

3

4

-1

-1

-1

-2

-2

-3

-4

-2 -1

-1

-1

-2

-2

-3

2

2

3

3 4

-4 -4

-4 -4 1

1 -5

-5

-5

-5

-3

-4

-6

2

23

1

-2

-1

-3

2

1

1

2

-1

-1-2

-3

3

1

3

4

1

2

2

2

2

3

3

3

4

3

3

3

2

1

3

3

3

4

4

4

1

1

1

-1

1

-1

-1

-2

-3

-4

4

4

5

2

2

2

1

3

4

-1

2

3

-1

2

3

4

2

3

-1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

4

1

1

4

4

4

5

5

6

5

6

1

1

1 -1 -1

1

3

1

1

1

3

2

6

4

1

5

-1

2

2

3

1

3

4

5

-3

-3

-4

-4

-5

-1

1

1

SST errors (ann) for exper - Levitus94

0 90E 180 90W 0

45S

0

45N

-6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6